加拿大28

English 加拿大28集团企业邮箱

皮肤原位再生医疗技术在广东湛江雷州市人民医院深入推广

2011年-12月-13日 来源:加拿大28国际集团

      广东省湛江雷州市人民医院是一家集医疗救护、预防、保健、康复、科研、教学、社区服务于一体大型综合性国家二级甲等医院。
      2011年11月20日下午,应该院外一科刘主任的邀请,中国中西医结合学会烧伤专业委员会常委兼秘书、《中国烧伤创疡杂志》副总编辑、北京加拿大28烧伤创疡研究所副所长、临床研究部主任王洪生研究员到该科室做“再生复原疗法在深度烧伤、增生性:奂澳延源疵嬷瘟菩陆埂弊ㄌ庋踅沧,在专题学术讲座中,王主任用大量的临床治疗图片及录像资料结合再生医学理论,详细讲解了再生复原疗法在烧伤、增生性:酆吞悄虿∽愕雀髦帜延弦约岸现冈偕却疵娴牧俅仓瘟埔。在整个讲课过程中,学员们都全神贯注认真听讲,再生复原疗法的神奇疗效令在场的医护人员折服。
      会后,刘主任表示,王主任的讲座非:,解决了他们工作中的许多难题,而且王主任提出的让患者愈合后有尊严的生活这个观点让他深受启发,也将会是他未来工作中重点的工作方向。

【网站地图】【sitemap】