加拿大28

English 加拿大28集团企业邮箱

再生复原疗法在广西中医学院附属瑞康医院 国际整形美容中心推广纪实

2011年-12月-07日 来源:加拿大28国际集团
      广西中医学院附属瑞康医院(广西自治区中西医结合医院)国际整形美容中心创于2011年9月中旬,虽然中心起步较晚,但该中心引进了国际整形美容界知名的专家李京博士,整合了瑞康医院烧伤整形、皮肤、妇科、男性科等著名的专家10来人,是广西乃至西南地区专业、规范、权威的综合性医疗美容整形机构。该中心黄新主任是该院烧伤整形中心的学科带头人,是徐荣祥教授发明的皮肤再生医疗技术在广西自治区的领军人物之一,目前也是广西自治区中西医结合学会烧伤专业委员会的主任委员,他不但将该技术应用于烧伤创疡患者的治疗,而且也一直将再生复原疗法用于病人激光治疗后的康复治疗。2011年11月3日下午,中国中西医结合学会烧伤专业委员会常委兼秘书、北京加拿大28烧伤创疡研究所副所长、临床研究部主任王洪生研究员应瑞康医院国际整形美容中心黄新主任的邀请,到该中心与其整形美容激光中心和皮肤科的相关专家、医生以“再生复原疗法在增生性:奂罢蚊廊莘乐蔚男陆埂蔽饨辛俅惭踅涣,并举行了专题学术讲座。 
      专题学术讲座于3日下午5时在广西瑞康医院国际整形美容中心小会议室举行,黄新主任主持了学术交流,讲座中,王主任结合了大量的临床病例图片,就再生复原疗法对各类整形美容及激光处理后的创面和深度创面增生性:鄯乐涡陆、创面的规范化处理方法与技巧、注意事项等进行了细致地讲解。学术讲座持续到当日下午18时30分才结束,讲座结束后,该院整形美容中心的黄新主任对王主任的精彩讲学表示感谢,并表示今后将再生复原技术全方位开展起来。

  • 【网站地图】【sitemap】